\hypertarget{ifonctorunaire_8hpp}{}\doxysection{lib\+\_\+headers/mingl/tools/ifonctorunaire.hpp File Reference}
\label{ifonctorunaire_8hpp}\index{lib\_headers/mingl/tools/ifonctorunaire.hpp@{lib\_headers/mingl/tools/ifonctorunaire.hpp}}
\doxysubsection*{Classes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
class \mbox{\hyperlink{classns_util_1_1_i_fonctor_unaire}{ns\+Util\+::\+IFonctor\+Unaire$<$ T1, TRes $>$}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Interface pour un fonctor unaire. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Namespaces}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
namespace \mbox{\hyperlink{namespacens_util}{ns\+Util}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Espace de nom pour les utilitaires lambda. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
